\thispagestyle{empty}

\begin{flushright}

\flushright \scalebox{2.5}{\sffamily{\textbf{Software InVesalius}}}
\par
\vspace{180pt}
\scalebox{2.8}{\sffamily Guia do Usuário}
\ThisLLCornerWallPaper{1}{img/capa2.png}

\begin{figure}[h!]
\flushright 
\includegraphics[scale=0.5, bb = 0 0 400 701]{img/logo_cti.jpg}
\end{figure}		

\end{flushright}